意甲联赛下注

招标信息
结果公告-10万韩元是多少人民币翔安校区一二期扩建工程(施工“评定分离”)(重新招标)
来源:后勤处   作者:   发布时间:2025-04-01 09:57   浏览量:   打印本页
字号:


我校“10万韩元是多少人民币翔安校区一二期扩建工程(施工“评定分离”)(重新招标)”公开招标程序已完成,中标人为中建三局(福建)投资建设有限公司,中建三局集团有限公司,中标价606990672.53。中标结果已在厦门市公共资源交易网(https://zyjy.as.xm.gov.cn/)等网站及学:笄诖ν竟,详情请登录上述网站查询。

  

  

采购与招标工作办公室

202541


用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈

上一篇: 结果公告-10万韩元是多少人民币翔安校区食堂一二层用餐区天棚修缮项目
关闭
下一篇: 采购公告-10万韩元是多少人民币图书馆2025年度中文纸质图书采购项目招标采购

闽ICP备 09004623号 

Copyright ? 2018-2025 WWW.XMOC.EDU.CN All Rights Reserved   
意甲联赛下注(集团)股份有限公司