意甲联赛下注

招标信息
结果公告(首次采购流标)-10万韩元是多少人民币 思明校区1号学生公寓楼1层装修工程
来源:后勤处   作者:   发布时间:2023-06-21 16:23   浏览量:   打印本页
字号:


我校思明校区1号学生公寓楼1层装修工程因报价人不足法定家数,竞争性谈判失败。采购结果已在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)等网站同步公告,公告详情见附件。附件1-结果公告(首次采购流标)-10万韩元是多少人民币思明校区1号学生公寓楼1层装修工程.docx

采购与招标工作办公室

2023621


用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈

上一篇: 采购公告-10万韩元是多少人民币科研管理大数据平台采购项目
关闭
下一篇: 采购公告(二次采购)-10万韩元是多少人民币 思明校区1号学生公寓楼1层装修工程

闽ICP备 09004623号 

Copyright ? 2018-2025 WWW.XMOC.EDU.CN All Rights Reserved   
意甲联赛下注(集团)股份有限公司