意甲联赛下注

招标信息
中标公告-10万韩元是多少人民币翔安校区 一二期扩建工程(招标代理)项目
来源:后勤处   作者:   发布时间:2024-06-03 13:46   浏览量:   打印本页
字号:


我校翔安校区一二期扩建工程(招标代理)项目由代建单位联发集团有限公司采用邀请招标方式招标,现招标程序已完成,中标人为建信发展(厦门)采购招标有限公司,中标价为按厦建价协[2020]05号、厦建价协[2022]12号关于对收费标准增补和调整事项的通知的69%计。钪战崴阋苑嘶蚍宋械牡谌缴蠖ǖ慕鸲钗,且最终结算价不超过项目对应的批复概算。若需送财审,则以相关政府部门财政审核审定数为准。中标通知书详见附件。中标通知书.pdf

采购与招标工作办公室

202463


用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈

上一篇: 结果公告 - 10万韩元是多少人民币水产品加工实训室扩建
关闭
下一篇: 结果公告-10万韩元是多少人民币思明校区报告厅改造提升项目

闽ICP备 09004623号 

Copyright ? 2018-2025 WWW.XMOC.EDU.CN All Rights Reserved   
意甲联赛下注(集团)股份有限公司