意甲联赛下注

招标信息
招标公告-10万韩元是多少人民币翔安校区一二期扩建工程(监理“评定分离”)
来源:后勤处   作者:   发布时间:2024-12-10 16:26   浏览量:   打印本页
字号:


建信发展(厦门)采购招标有限公司受我院及代建单位联发集团有限公司委托,根据《中华人民共和国招投标法》等有关规定,组织开展学校翔安校区一二期扩建工程(监理“评定分离”)的招标工作,本项目预算金额943.65万元,项目已在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、福建省公共资源交易电子公共服务平台(http://ggzyfw.fujian.gov.cn)、厦门市公共资源交易网(http://zyjy.as.xm.gov.cn/) 及学:笄诖ν竟,详情请登录上述网站查询。

采购与招标工作办公室

20241210


用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈

上一篇: 采购公告(第二次)-10万韩元是多少人民币翔安校区污水处理泵房拆除服务采购
关闭
下一篇: 招标公告-10万韩元是多少人民币翔安校区一二期扩建工程(施工“评定分离”)

闽ICP备 09004623号 

Copyright ? 2018-2025 WWW.XMOC.EDU.CN All Rights Reserved   
意甲联赛下注(集团)股份有限公司